<template>
	<view class="wrap">
		{{title}}
		<u-count-to :start-val="30" :end-val="500" :duration="2000" :useEasing="false"></u-count-to>
	</view>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				title: '首页'
			};
		},
		onLoad() {

			// let aa = this.vuex_version
			// console.log(aa);

			// const roles = res.data.roles
			// if (!roles.includes('enterprise')) {
			// 	// uni.$u.route('/pages/index/off_reg');
			// 	console.log('不是局内角色');
			// }

			// uni.request({
			// 	url: 'https://hb.jzce.com',
			// 	method: 'GET',
			// 	success: (res) => {
			// 		this.title = res.data
			// 	}
			// })
		},
		onShow() {
			// if (this.vuex_user) {
			// 	let user = this.vuex_user
			// 	// 跳转到局内注册
			// 	if (user.userType !== "00") {
			// 		uni.$u.route('/pages/index/off_reg');
			// 	}
			// }
		},
		methods: {

		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	.wrap {
		background-color: #F9F9F9;
		min-height: 100vh;
	}
</style>